-- S8-CONFIG-AUTHORITY-FIX-1
-- 纠正 /aidop/s8/config/roles 的菜单标题。
--
-- 背景：该路由的旧版「角色权限」Tab 已在 S8-CONFIG-CLEANUP-DEMO-1 隐藏，页面现在只承载
-- S8OperatorBindingTab（EmployeeMaster.SysUserId ↔ SysUser 的身份映射）。
-- S8 的真实鉴权走 SysMenu(Type=Btn).Permission → SysRoleMenu → SysMenuService.GetOwnBtnPermList()，
-- 与 ado_s8_role_permission_config 无关（该表运行期零消费，退役放后续独立批次）。
-- 标题继续叫「角色权限配置」会让用户以为能在这里改权限，故仅纠正 Title。
--
-- 只改 Title：Name / Path / Component / Pid / Type / Status / IsHide 一律不动，
-- 避免动态路由失效或既有 SysRoleMenu 授权断链。
-- 幂等：按 Name 精确定位，重复执行不会产生额外影响。

UPDATE SysMenu
   SET Title = '操作员账号绑定',
       UpdateTime = NOW()
 WHERE Name = 'aidopS8RolePermissionConfig'
   AND Path = '/aidop/s8/config/roles'
   AND Title <> '操作员账号绑定';
