-- ============================================================
-- 1.0.218.sql
-- A3-S6-PRODUCTION-EXECUTION-3PAGES-REAL-PAGE-1
--
-- 业务目标：将 S6 生产执行下 3 条既有三级菜单的 Component
--   由占位组件 /aidop/planning/index 重指到真实只读页面：
--     - 1329016020001 过程检验单列表 → /aidop/s6/process-quality/processInspectionList
--     - 1329016030001 生产设备台账   → /aidop/s6/equipment-tooling/productionEquipmentLedger
--     - 1329016030002 模工具台账管理 → /aidop/s6/equipment-tooling/toolingLedgerList
--
-- 安全保证：
--   - 仅 UPDATE 三条既有菜单的 Component / Remark / UpdateTime；不新增、不 DELETE / DROP / TRUNCATE。
--   - 菜单 Id / Pid / Path / Name / 租户分配（SysTenantMenu）均不变，无需补分配。
--   - 不动 SysRoleMenu / SysOrg / SysUser / SysRole / SysTenant；不动 S5 / S7 / S8 及其他 S6 菜单。
-- ============================================================

UPDATE SysMenu SET Component = '/aidop/s6/process-quality/processInspectionList',        Remark = 'S6 过程检验单列表（只读列表）', UpdateTime = NOW() WHERE Id = 1329016020001;
UPDATE SysMenu SET Component = '/aidop/s6/equipment-tooling/productionEquipmentLedger',   Remark = 'S6 生产设备台账（只读列表）',   UpdateTime = NOW() WHERE Id = 1329016030001;
UPDATE SysMenu SET Component = '/aidop/s6/equipment-tooling/toolingLedgerList',           Remark = 'S6 模工具台账管理（只读列表）', UpdateTime = NOW() WHERE Id = 1329016030002;
