-- ============================================================
-- 1.0.215.sql
-- A1-S5-IQC-TASK-RESULT-LIST-REAL-PAGE-1
--
-- 业务目标：将「来料检验任务列表」「来料检验结果列表」两条既有三级菜单
--   （来料检验目录 1322000000015 下 1329015010001 / 1329015010002）
--   的 Component 由占位组件 /aidop/planning/index 重指到真实只读页面：
--     - 1329015010001 → /aidop/s5/iqc/iqcTaskList
--     - 1329015010002 → /aidop/s5/iqc/iqcResultList
--
-- 安全保证：
--   - 仅 UPDATE 两条既有菜单的 Component / Remark / UpdateTime；不新增、不 DELETE / DROP / TRUNCATE。
--   - 菜单 Id / Pid / Path / Name / 租户分配（SysTenantMenu）均不变，无需补分配。
--   - 不动 SysRoleMenu / SysOrg / SysUser / SysRole / SysTenant；不动 S0/S6/S7/S8 及其他 S5 菜单。
-- ============================================================

UPDATE SysMenu
SET Component = '/aidop/s5/iqc/iqcTaskList',
    Remark    = 'S5 来料检验任务列表（只读列表）',
    UpdateTime = NOW()
WHERE Id = 1329015010001;

UPDATE SysMenu
SET Component = '/aidop/s5/iqc/iqcResultList',
    Remark    = 'S5 来料检验结果列表（只读列表）',
    UpdateTime = NOW()
WHERE Id = 1329015010002;
