-- 1.0.128.sql
-- S8-WATCHRULE-DATASOURCE-ENDPOINT-POOLING-1
-- 给 ado_s8_data_source.id=1 的 endpoint 末尾追加连接池参数，让 S8 watch rule
-- 旁路的 new SqlSugarScope 连接串显式具备与主库 Database.json 同款的连接池
-- 治理参数，降低 S8 旁路重连风暴与 MySQL 1129 复发风险。
--
-- 阶段 1 审计已确认：
--   * ado_s8_data_source 全表唯一 1 行（id=1, data_source_code=G01_TEST_DS）
--   * 当前 endpoint 指向主库：Server=123.60.180.165 / Port=3306 / Database=aidopdev
--   * 当前 endpoint 不含 Pooling / Maximum Pool Size / Connection LifeTime / Connection Idle Timeout
--   * 6 条 enabled TIMEOUT watch rule 全部 poll_interval=60s，全部 data_source_id=1
--   * S8 旁路 evaluator / scheduler 用 ConfigId=Guid.NewGuid():N，不继承 Database.json 连接池参数
--
-- 修正范围：
--   仅给 ado_s8_data_source.id=1 的 endpoint 末尾追加 6 项参数：
--     Pooling=true; Minimum Pool Size=0; Maximum Pool Size=20;
--     Connection Timeout=10; Connection Idle Timeout=180; Connection LifeTime=300;
--
-- 安全边界：
--   * 仅 UPDATE 1 行；禁 DELETE/INSERT/DROP/TRUNCATE/ALTER
--   * WHERE 精确锁定 id=1 + endpoint 主库特征 + 幂等门 (NOT LIKE '%Pooling=%')
--   * 不改 host / port / database / uid / pwd / SslMode / Charset / AllowLoadLocalInfile / AllowUserVariables
--   * 不动 ado_s8_watch_rule（不改启停 / poll_interval / data_source_id / rule_type）
--   * 不动 Database.json
--   * 不动 S8 旁路 evaluator / scheduler 代码
--   * ado_s8_data_source 表无 is_deleted 列，WHERE 不写 is_deleted=0
--
-- 边界与不能：
--   * 本脚本不能解封已发生的 MySQL 1129 host block；已发生封禁仍需 DBA FLUSH HOSTS。
--   * 本脚本不解决 S8 旁路 ConfigId=Guid.NewGuid() 导致的 SqlSugar 层无 scope 复用问题；
--     该问题由后续独立批次 S8-DYNAMIC-SQLSUGAR-SCOPE-FACTORY-1 治理。
--   * 本脚本不承诺旁路 endpoint 与 Database.json 连接串字节级一致，也不承诺与主库共享
--     同一个 MySqlConnector 物理池；只承诺旁路 endpoint 显式具备同样的连接池治理参数。
--
-- 幂等性：
--   * NOT LIKE '%Pooling=%' 保证二次执行 0 affected rows
--   * AutoVersionUpdate 按版本号决定是否跑，1.0.128 执行一次即完成
--
-- 字段长度安全：
--   * endpoint 字段类型 varchar(1024)
--   * 当前 endpoint 长度约 116
--   * 追加约 120 字符后约 236，远小于 1024
--
-- 兼容性：
--   * 仅使用 UPDATE / CASE WHEN / CONCAT / LIKE / NOT LIKE，MySQL 5.7+ / 8.x 通用
--
-- 阶段 4 验证（重演后必查）：
--   SELECT id, LENGTH(endpoint),
--          endpoint LIKE '%Pooling=true%'              AS has_pooling,
--          endpoint LIKE '%Maximum Pool Size=20%'      AS has_maxpool,
--          endpoint LIKE '%Connection LifeTime=300%'   AS has_lifetime
--     FROM ado_s8_data_source WHERE id=1;
--   → has_pooling=1, has_maxpool=1, has_lifetime=1, LENGTH ≈ 236
-- 2026-05-26


UPDATE `ado_s8_data_source`
   SET `endpoint` = CONCAT(
         CASE WHEN `endpoint` LIKE '%;' THEN `endpoint`
              ELSE CONCAT(`endpoint`, ';') END,
         'Pooling=true;',
         'Minimum Pool Size=0;',
         'Maximum Pool Size=20;',
         'Connection Timeout=10;',
         'Connection Idle Timeout=180;',
         'Connection LifeTime=300;'
       )
 WHERE `id` = 1
   AND `endpoint` LIKE '%Server=123.60.180.165%'
   AND `endpoint` LIKE '%Database=aidopdev%'
   AND `endpoint` NOT LIKE '%Pooling=%';
